%%% Seznam pou¾ité literatury je zpracován podle platných standardù. Povinnou citaèní
%%% normou pro bakaláøskou práci je ISO 690. Jména èasopisù lze uvádìt zkrácenì, ale jen
%%% v kodifikované podobì. V¹echny pou¾ité zdroje a prameny musí být øádnì citovány.

\def\bibname{Seznam pou¾ité literatury}
\begin{thebibliography}{99}
\addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}

%\bibitem{lamport94}
%  {\sc Lamport,} Leslie.
%  \emph{\LaTeX: A Document Preparation System}.
%  2. vydání.
%  Massachusetts: Addison Wesley, 1994.
%  ISBN 0-201-52983-1.

\end{thebibliography}
